13 15 17 19 21 23

Aug 15, 2007

HOUR -.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

NATIONAL OCEANIC ATMOSPHERIC ADMINISTRATION GOES vs. HYSPLIT (20 ug/m3 analysis)

BIAS

Hourly TS Hourly Equitable TS Bias

Threat Score